<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<title>磷酸肌酸二钠盐,肌酐磷酰氯-沾化欣瑞康生物科技</title>
<meta name="keywords" content="磷酸肌酸二钠盐,肌酐磷酰氯" /><meta name="description" content="沾化欣瑞康生物科技有限公司是专业生产肌酸酐,磷酸肌酸二钠盐,肌酐磷酰氯等产品的厂家,价格优惠，产品齐全,现货充足,质量好,高纯原料采购,欢迎咨询" /><link rel="stylesheet"  type="text/css" href="/Tpl/Home/default/Public/css/aos.css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/webmain.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/ddsmoothmenu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/banner.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/style2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/Tpl/Home/default/Public/css/animate.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script>
var site_url='http://www.sdxrkcn.com/';
var tpl_path='/Tpl/Home/default/';
var public = '/Public';
var mobile = '1';
var root_path='';
</script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Public/js/common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Public/js/cookie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/jquery.KinSlideshow-1.2.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/webtry_roll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/ddsmoothmenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/superslide.2.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/one.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/banner.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/wow.min.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/viewport-units-buggyfill.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/midnight.jquery.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/ajquery.js"></script>
<script src="/Tpl/Home/default/Public/js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
ddsmoothmenu.init({
	mainmenuid: "MainMenu", //menu DIV id
	orientation: 'h', //Horizontal or vertical menu: Set to "h" or "v"
	classname: 'ddsmoothmenu', //class added to menu's outer DIV
	contentsource: "markup" //"markup" or ["container_id", "path_to_menu_file"]
})
</script>
</head>
<body>	
<div id="wrapper">
<div class="top-h">
	<div class="contain">
      <div class="top-wz fl">
      	<p>欢迎访问沾化欣瑞康生物科技有限公司网站~</p> 	
      </div>		
 	   <div class="tel fr">
   	   <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/tel.png" width="239" height="29"/>
    </div>	
   <div class="clear"></div>    
</div>	
	<div class="contain">		
       <div class="logo fl">
   	   <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/logo.jpg" width="330" height="59" />
      </div> 
 <div class="top-right fr">	
     <div id="index_nav">
       <div id="MainMenu" class="ddsmoothmenu">
          <ul ><li class="firstli"><a id="menu_selected" href="http://www.sdxrkcn.com/" title="网站首页"><span>网站首页</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/about/" title="关于我们"><span>关于我们</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/" title="产品展示"><span>产品展示</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/" title="新闻动态"><span>新闻动态</span></a><ul class="menulevel"><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/" title="行业动态"><span>行业动态</span></a></li></ul></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/ry/" title="荣誉资质"><span>荣誉资质</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/contact/" title="联系我们"><span>联系我们</span></a></li></ul>       </div>
   </div>     	
   <div class="clear"></div>	
 </div>      
  </div>  
</div>
</div>
<!--wrapper-->
<!--全屏滚动-->
<div id="FrontPublic_slideShow01-1507522433531" class="FrontPublic_slideShow01-d3_c1">
<div id="yc-mod-slider">
<div class="wrapper">
<div id="slideshow" class="box_skitter fn-clear">
 <ul>
   <li> <img alt="" class="cubeRandom" src="/Tpl/Home/default/Public/images/1.jpg" /> </li>
   <li> <img alt="" class="cubeRandom" src="/Tpl/Home/default/Public/images/2.jpg" /> </li>    
  </ul>
 </div>
<script type="text/javascript">
				function getOpenType(){
					return '_blank';
				}
			</script> 
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/slideshow.js"></script> 
<script type="text/javascript">
				    var jQuery_144 = $.noConflict();
				    jQuery_144('#FrontPublic_slideShow01-1507522433531 #slideshow').skitter({ width: 980, height: 318, animation: 'random', structure: '<a href="#" class="prev_button">prev</a>' + '<a href="#" class="next_button">next</a>' + '<span class="info_slide"></span>' + '<div class="container_skitter">' + '<div class="image">' + 
							'<a href="/"><img class="image_main" /></a>'
				    + '<div class="label_skitter"></div>' + '</div>' + '</div>', velocity: 1.3, interval: 3500, thumb_width: '70px', thumb_height: '40px', caption: 'bottom', caption_width: '250', navigation: 1, fullscreen: false })
            </script>
</div>
</div>
</div>
<!--end 全屏滚动-->
<div id="index_main" class="clearfix">	
<!--产品展示-->
<div class="pro-bg">
<div class="pro-tit pt80"aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="1500">
	 <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/pro-tit.jpg" width="320" height="72"/> 
</div>
<div class="contain mt40">
<h1 style="display:inline;font-size:16px">磷酸肌酸二钠盐</h1>是白色针状结晶粉末,医药中间体,溶于水,难溶于乙醇,在空气中稳定,长期需在冷处保存（4±2℃）。广泛地分布于身体各组织，90%在肌肉组织中，是用来维持ATP水平的。通过开放合成通路和减少分解作用，保护肌纤维膜免受缺血损害并维持细胞的核着酸储油。
 	  <div id="sort_div">	 	   	  		
  	   <div class="sort_div">
         <ul><li><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/lsj/show3518.html" title="磷酸肌酸二钠盐">磷酸肌酸二钠盐</a></li><li><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/jsg/show3517.html" title="肌酸酐">肌酸酐</a></li><li><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/jh/show3515.html" title="肌酐磷酰氯">肌酐磷酰氯</a></li><li><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/js01/show3516.html" title="肌酸">肌酸</a></li><li><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/lsn/show3519.html" title="磷酸钠">磷酸钠</a></li></ul>        </div>       
  	   </div>
</div>
</div>
<!--产品展示-->   
   <div class="contain"> 
      <div class="index-products"> 
        <!--产品多行显示开始-->
        <ul class="clearfix box">
          <li>
             <a href="http://www.sdxrkcn.com/pro/jsg/show3517.html" title="肌酸酐"><div class="p_imgs"><img src="http://www.sdxrkcn.com/Upload/thumb_6126fc567a508.jpeg" alt="肌酸酐" width="350" height="240" /></div>
              <div class="p_con"><p>肌酸酐</p>
              <span class="pro_con">
	　　肌酸酐介绍：别名名称：2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one 2-Imino-N-methylhydantoin，生化研究。用于鉴定血液中的肌酸酐。本品应密封于干燥处保存。
　　合成方法...</span> 
              </div>            
              </a>
            </li><li>
             <a href="http://www.sdxrkcn.com/pro/lsj/show3518.html" title="磷酸肌酸二钠盐"><div class="p_imgs"><img src="http://www.sdxrkcn.com/Upload/thumb_6126fc5cdbf88.jpeg" alt="磷酸肌酸二钠盐" width="350" height="240" /></div>
              <div class="p_con"><p>磷酸肌酸二钠盐</p>
              <span class="pro_con">
	　　磷酸肌酸二钠盐的用途，主要用途是生产注射针剂磷酸肌酸钠的重要原料。


	

 

	


	 
</span> 
              </div>            
              </a>
            </li><li>
             <a href="http://www.sdxrkcn.com/pro/jh/show3515.html" title="肌酐磷酰氯"><div class="p_imgs"><img src="http://www.sdxrkcn.com/Upload/thumb_6126fc48606f8.jpeg" alt="肌酐磷酰氯" width="350" height="240" /></div>
              <div class="p_con"><p>肌酐磷酰氯</p>
              <span class="pro_con">
	　　本产品是一类重要的化学中间体，具有非常广泛的用途，在杀虫剂、延缓剂、润滑剂等中均有用到，同时能合成各种生物活性化合物，接下来就分析一下七应用知识。
　　1、合成前列腺累化合物，肌酐磷酰氯在红细胞膜不同组织中表现一定的生物活性。
　　2、利用肌酐磷酰氯合成氨基磷酸酯类化合物，并且具有非线...</span> 
              </div>            
              </a>
            </li><li>
             <a href="http://www.sdxrkcn.com/pro/js01/show3516.html" title="肌酸"><div class="p_imgs"><img src="http://www.sdxrkcn.com/Upload/thumb_6126fc4f41ac8.jpeg" alt="肌酸" width="350" height="240" /></div>
              <div class="p_con"><p>肌酸</p>
              <span class="pro_con">
	　　肌酸是一种含氮的有机酸，化学式为C4H9N3O2，自然存在于脊椎动物体内，能够辅助为肌肉和神经细胞提供能量。米歇尔·欧仁·谢弗勒尔（Michel Eugène Chevreul）于1832年初次在骨骼肌中发现肌酸，而后，根据希腊语“Kreas”（肉），命名为“Creatine”。
　　肌...</span> 
              </div>            
              </a>
            </li>        </ul>
        <!--产品多行显示结束--> 
      </div>
      <!--index-products-->
      <div class="clear"></div>
   </div>	 	    	    
<!--公司简介--> 
<div class="pro-tit pt80" aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="1500">
	 <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/jj-tit.jpg" width="322" height="72"/> 
</div>                    
<div class="about-bg mt50">        
	<div class="contain"> 			
         <div class="intro_con fr">
         　　沾化欣瑞康生物科技有限公司<span>是一家集生产、研发、销售<span>肌酸酐、</span><strong>磷酸肌酸二钠盐</strong>、<strong>肌酐磷酰氯</strong>、磷酸肌酸酐二钠盐、一 水肌酸等产品的高科技化工企业，<span>价格优惠，产品齐全。</span>其</span>位于“冬枣之乡”一山东省滨州市沾化区，紧邻G18荣乌高速， 交通便利，距G18沾化东出口大约3公里，以为客户创造持久价值，为员工创造发展机会，为社会提供绿色环保的产品为企业使命。公司秉承“团结、协作、诚实、守信”的经营理念，坚持“以市场为导向，以人才为根本、以创新为动力，以品质为基础”的经营方针，倡导和推行现...     
       </div>       
        <div class="clear"></div>                   
    </div>    
</div>  
  <!--新闻 --> 
 <div class="pro-tit pt80" aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="1500">
	 <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/news-tit.jpg" width="333" height="72"/> 
 </div> 
 <div class="news-bg mt40">
 	<div class="contain">
 		<div class="newleft">	
         <div class="new-wz fl ml30">         
		<p>欣瑞康生物科技</p>        	
        <span>公司秉承“团结、协作、诚实、守信”的经营理念，坚持“以市场为导向，以人才为根本、以创新为动力，以品质为基础”的经营方针，倡导和推行现代化企业管理模式，以简单管理为宗旨，致力于产品研发及创新，为顾客创造赢利空间，欢迎广“大客户与我们联系，成为我们事业的合作伙伴!</span>
         </div>
        <div class="clear"></div>             
     </div>       
	<div class="news-rihgt fr mt40">		
  	 <div class="index-news mr25">	
			<ul class="fl">
		  <!--sortid为栏目ID ，limit为显示条数-->
		   <li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/show338.html" title="磷酸肌酸二钠盐的功效"> 磷酸肌酸二钠盐的功效</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show304.html" title="磷酸肌酸二钠盐的用途"> 磷酸肌酸二钠盐的用途</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show359.html" title="肌酐磷酰氯的市场容量预测"> 肌酐磷酰氯的市场容量预测</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show358.html" title="磷酸肌酸二钠对身体有影响吗"> 磷酸肌酸二钠对身体有影响吗</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show357.html" title="使用肌酐磷酰氯时应注意的事项"> 使用肌酐磷酰氯时应注意的事项</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show356.html" title="磷酸肌酸二钠盐四水物含水量"> 磷酸肌酸二钠盐四水物含水量</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show355.html" title="肌酐磷酰氯和环磷酰胺肌酐区别"> 肌酐磷酰氯和环磷酰胺肌酐区别</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show354.html" title="磷酸肌酸二钠盐的作用机理"> 磷酸肌酸二钠盐的作用机理</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show353.html" title="肌酐磷酰氯和苯基膦酰二氯的区别"> 肌酐磷酰氯和苯基膦酰二氯的区别</a>
		       </li><li>
		       	<a href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/show351.html" title="磷酸肌酸二钠盐含水量"> 磷酸肌酸二钠盐含水量</a>
		       </li>  
        <div class="clear"></div>   
         </ul>
    </div> 
 </div> 
     <div class="clear"></div>         
    </div>           
   </div> 
 <!--优势 --> 
  <div class="pro-tit pt80 pb26" aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="1500">
	 <img src="/Tpl/Home/default/Public/images/ys-tit.jpg" width="331" height="72"/> 
 </div> 
 
<div class="ys01">
<div class="contain"> 
<div class="ys-wz fr">		
<div class="ys01nr fl">
		<img src="/Tpl/Home/default/Public/images/ys-bt.jpg" width="247" height="36"/>
        <div class="clear"></div> 			
 	<p>为什么选择我们</p>
 	<span>
公司秉承“团结、协作、诚实、守信”的经营理念，坚持“以市场为导向，以人才为根本、以创新为动力，以品质为基础”的经营方针。
 	</span> 
</div> 
<div class="ys-r">
	<ul>
			<li aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="800">专业团队<p>Professional team</p></li>	
			<li  aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="800" aos-delay="200">合理的价格<p>reasonable price</p></li>		
			<li aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="800" aos-delay="700">先进设备<p>Production equipment</p></li>		
			<li aos="fade-down" aos-easing="linear" aos-duration="800" aos-delay="1200" >完善的售后<p>after-sales service</p></li>
			<div class="clear"></div> 
	</ul>	
</div>
   <div class="ys02nr">			
 	<p>行业经验丰富</p>
 	<span>欣瑞康生物科技一家集生产、研发、销售磷酸肌酸二钠盐、肌酐磷酰氯、肌酸酐、磷酸肌酸酐二钠盐、磷酸肌酸二纳盐、一 水肌酸等产品的高科技化工企业。以为客户创造持久价值，为员工创造发展机会，为社会提供环保的产品为企业使命。</span> 
   </div> 
</div>
</div>
</div>
   <!--友情链接-->
  <div style="padding-top:0px; padding-bottom:10px;">
    <div id="friendlink" style=" width:1200px; margin:0 auto; padding:12px 0px;">友情链接link：<a href="https://www.ximatfj.com"target="_blank">高温离心风机</a>&nbsp 
<a href="https://www.hneee.net"target="_blank">生物脱硫</a>&nbsp
        <a href="http://www.wxojt.com" target="_blank">不锈钢活塞杆</a>&nbsp;<a href="http://www.ahzydr.com" target="_blank">天沟除雪</a>&nbsp;<a href="http://www.taohejidian.com" target="_blank">Damptac缓冲器</a>&nbsp;<a href="http://www.chinazhongxuan.com" target="_blank">气体压力变送器</a>&nbsp;<a href="http://www.kejinghb.com" target="_blank">漂浮式喷泉曝气机</a>&nbsp;<a href="http://www.51malin.com" target="_blank">甲基吗啉</a>&nbsp;<a href="http://www.sjjhg.com" target="_blank">司美替尼中间体</a>&nbsp;<a href="http://www.runtime-chem.com" target="_blank">粉末涂料固化剂</a>&nbsp;<a href="http://www.ergosim.cn" target="_blank">行为观察实验室</a>&nbsp;<a href="http://www.hongtai17.com" target="_blank">负氧离子涂料测试仪</a>&nbsp;<a href="http://www.jsacreljcp.cn" target="_blank">餐饮油烟在线监测平台</a>&nbsp;<a href="http://www.bfbservice.com" target="_blank">上海elisa试剂盒</a>&nbsp;<a href="http://www.yinggeer88.com" target="_blank">土壤培养箱</a>&nbsp;<a href="http://www.luolongty.com" target="_blank">警犬训练器材</a>&nbsp;<a href="http://www.lansis17.com" target="_blank">在线氦离子色谱仪</a>&nbsp;<a href="http://www.qeteshchina.com" target="_blank">行星搅拌机</a>&nbsp;<a href="http://www.szjirun.com" target="_blank">定型机烟气处理</a>&nbsp;<a href="http://www.keyontechs.cn" target="_blank">A+K标准节流装置</a>&nbsp;<a href="http://www.lydayushiye.com" target="_blank">大禹纳米环保涂料</a>&nbsp;<a href="http://www.yitonyiqi.com" target="_blank">电热石英吸收管</a>&nbsp;<a href="http://www.migeto17.com" target="_blank">测毒管</a>&nbsp;<a href="http://www.dongdingyiqi.com" target="_blank">单管自动馏程测定仪</a>&nbsp;<a href="http://www.nthzcjd.com" target="_blank">喂片机顶升油缸</a>&nbsp;<a href="http://www.keyanwang.com.cn" target="_blank">蛋白纯化预装柱</a>&nbsp;<a href="http://www.cxth-hplc.com" target="_blank">分析型液相色谱</a>&nbsp;<a href="http://www.sjzhdhd.com" target="_blank">中药干法制粒机</a>&nbsp;<a href="http://www.peiqingkeji.com" target="_blank">台式二用紫外分析仪</a>&nbsp;<a href="http://www.bianbicsy.com" target="_blank">变比组别测试仪</a>&nbsp;<a href="http://www.beinuohb.com" target="_blank">安全除垢剂</a>&nbsp;<a href="http://www.syhdbj.cn" target="_blank">restek气相色谱柱</a>&nbsp;<a href="http://www.weijingdq.com" target="_blank">耐高温云母纸</a>&nbsp;<a href="http://www.tianrunzhipin.com" target="_blank">真空叶片式挤出机</a>&nbsp;<a href="http://www.bitpeawe.com" target="_blank">IRA液氮制冷探测器</a>&nbsp;<a href="http://www.sywbgqgl.com" target="_blank">RVVP屏蔽护套线</a>&nbsp;<a href="http://www.mclyf.com" target="_blank">西安药用蜂蜜</a>&nbsp;<a href="http://www.acmerpump.net" target="_blank">微量注射泵生产厂家</a>&nbsp;      </div>
      <!--friendlink-->  </div>
<!--index_main--> 
<div class="con_bg">	
<div class="contain pt20">	
	 <div class="db-con fl">
	<div class="db_nav">
       <ul ><li class="firstli"><a id="menu_selected" href="http://www.sdxrkcn.com/" title="网站首页"><span>网站首页</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/about/" title="关于我们"><span>关于我们</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/pro/" title="产品展示"><span>产品展示</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/" title="新闻动态"><span>新闻动态</span></a><ul class="menulevel"><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/xinwen/industry/" title="行业动态"><span>行业动态</span></a></li></ul></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/ry/" title="荣誉资质"><span>荣誉资质</span></a></li><li ><a  href="http://www.sdxrkcn.com/contact/" title="联系我们"><span>联系我们</span></a></li></ul>   
     </div>	 	
	 	<ul class="mt30">
	 	 <li class="fl"><img src="/Upload/thumb_6126f3d74ca90.jpg" alt="" /><br />
联系人：许经理</li>
	 	 <li class="fl"><img src="/Upload/thumb_6126f43c40b28.jpg" alt="" />　　<br />
手机：13021526000</li>
	 	 <li class="fl"><img src="/Upload/thumb_6126f3e7c4888.jpg" alt="" /><br />
电话：0543-8612070</li>		
	 	 <li class="fl"><img src="/Upload/thumb_6126f3f028488.jpg" alt="" /><br />
邮箱：xrkswkj@163.com</li>
	 	 <li class="fr" style="width: 240px;"><img src="/Upload/thumb_6126f3f8bac48.jpg" alt="" /><br />
地址：山东沾化区城北工业园创业二路</li>	 	 
	 	</ul>
	    <div class="clear"></div>	 	
	 </div>	
		<img src="/Tpl/Home/default/Public/images/ma.jpg" width="197" height="160" class="fr"/>	 
	    <div class="clear"></div>	 
	</div>	 
 <div id="copyright">		
       <div style="width:1200px; margin:0 auto; padding-top:30px; padding-bottom:0px;border-top: 0px #fff solid;">
  <div class="foot"> <p>
	沾化欣瑞康生物科技有限公司主营,磷酸肌酸二钠盐,肌酐磷酰氯等产品,现货充足,质量好,高纯原料采购,欢迎咨询
</p> <a href="http://www.sdxrkcn.com/sitemap.html" rel="nofollow" >网站地图</a></br>
    <p><img src="/Tpl/Home/default/Public/images/A.png" width="15" height="15"/><a href="http://beian.miit.gov.cn/" target="_blank"  rel="nofollow">鲁ICP备2021032179号</a></p>
    <div style="display:none"> <script type="text/javascript" src="//js.users.51.la/21313027.js"></script> |  |  </div>
  </div>
  <div style="clear:both"></div>
</div>
</div>
</div>
   
<!-- 代码部分end -->
<script>
$(function() {
	// 悬浮窗口
	$(".yb_conct").hover(function() {
		$(".yb_conct").css("right", "5px");
		$(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '200px');
	}, function() {
		$(".yb_conct").css("right", "-127px");
		$(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '53px');
	});
	// 返回顶部
	$(".yb_top").click(function() {
		$("html,body").animate({
			'scrollTop': '0px'
		}, 300)
	});
});
</script>
<div class="yb_conct">
  <div class="yb_bar">
    <ul>
      <li class="yb_top">返回顶部</li>
      <li class="yb_phone">13021526000</li>         
      <!--<li class="yb_QQ">
      	<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=280805797&amp;site=qq&amp;menu=yes&amp;from=message&amp;isappinstalled=0" title="即刻发送您的需求">在线咨询</a> </li>-->

<li class="yb_ercode" style="height:53px;">微信二维码 <br> 
        <img class="hd_qr" src="/Tpl/Home/default/Public/images/weixin.jpg" width="125" alt="关注你附近">      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript" src="/Tpl/Home/default/Public/js/aos.js"></script>
<script type="text/javascript">
	AOS.init({
		easing: 'ease-out-back',
		duration: 1000
	});
</script>
<script>
	$('.hero__scroll').on('click', function(e) {
		$('html, body').animate({
			scrollTop: $(window).height()
		}, 900);
	});
</script>
<!-- 代码部分end -->
</body>
</html>